# Automatically generated by ./create_def.pl from database param@balthasar, do not edit
#Pseudo-adiabatic potential temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Total precipitation of at least 10 mm
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 52 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 10 ;
	 probabilityType = 3 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Total precipitation of at least 20 mm
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 52 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 20 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 probabilityType = 3 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	}
#Stream function
'm**2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Velocity potential
'm**2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Potential temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Wind speed
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Pressure
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Convective available potential energy
'J kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 8 ;
	}
#Potential vorticity
'K m**2 kg**-1 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Maximum temperature at 2 metres since last 6 hours
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#Minimum temperature at 2 metres since last 6 hours
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 3 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#Geopotential
'm**2 s**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#U component of wind
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#V component of wind
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Specific humidity
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Surface pressure
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Vertical velocity
'Pa s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Total column water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 51 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 8 ;
	}
#Vorticity (relative)
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Boundary layer dissipation
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 20 ;
	}
#Surface sensible heat flux
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Surface latent heat flux
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Mean sea level pressure
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 101 ;
	}
#Divergence
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Geopotential Height
'gpm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Relative humidity
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#10 metre U wind component
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#10 metre V wind component
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	}
#2 metre temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#2 metre dewpoint temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#Land-sea mask
'(0 - 1)' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Surface roughness
'm' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Surface solar radiation
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Surface thermal radiation
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Top thermal radiation
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 8 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	}
#Sunshine duration
's' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 24 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Brightness temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#10 metre wind speed
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#Skin temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#large scale precipitation (water)
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 47 ;
	}
#Latent heat net flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Sensible heat net flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Heat index
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Wind chill factor
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Minimum dew point depression
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Snow phase change heat flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Vapor pressure
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Large scale precipitation (non-convective)
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Snowfall rate water equivalent
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Convective snow
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Large scale snow
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Snow age
'day' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	}
#Absolute humidity
'kg m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 18 ;
	}
#Precipitation type
'code table (4.201)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 19 ;
	}
#Integrated liquid water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 20 ;
	}
#Condensate
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 21 ;
	}
#Cloud mixing ratio
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	}
#Ice water mixing ratio
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 23 ;
	}
#Rain mixing ratio
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 24 ;
	}
#Snow mixing ratio
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 25 ;
	}
#Horizontal moisture convergence
'kg kg**-1 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 26 ;
	}
#Maximum relative humidity
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 27 ;
	}
#Maximum absolute humidity
'kg m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 28 ;
	}
#Total snowfall
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 29 ;
	}
#Precipitable water category
'code table (4.202)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 30 ;
	}
#Hail
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 31 ;
	}
#Graupel (snow pellets)
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 32 ;
	}
#Categorical rain
'(Code table 4.222)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 33 ;
	}
#Categorical freezing rain
'(Code table 4.222)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 34 ;
	}
#Categorical ice pellets
'(Code table 4.222)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 35 ;
	}
#Categorical snow
'(Code table 4.222)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 36 ;
	}
#Convective precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 37 ;
	}
#Horizontal moisture divergence
'kg kg**-1 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 38 ;
	}
#Percent frozen precipitation
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 39 ;
	}
#Potential evaporation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 40 ;
	}
#Potential evaporation rate
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 41 ;
	}
#Snow cover
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 42 ;
	}
#Rain fraction of total cloud water
'Proportion' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 43 ;
	}
#Rime factor
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 44 ;
	}
#Total column integrated rain
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 45 ;
	}
#Total column integrated snow
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 46 ;
	}
#Large scale water precipitation (non-convective)
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 47 ;
	}
#Convective water precipitation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 48 ;
	}
#Total water precipitation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 49 ;
	}
#Total snow precipitation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 50 ;
	}
#Total column water (Vertically integrated total water (vapour + cloud water/ice))
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 51 ;
	}
#Total precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 52 ;
	}
#Total snowfall rate water equivalent
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 53 ;
	}
#Large scale precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 54 ;
	}
#Convective snowfall rate water equivalent
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 55 ;
	}
#Large scale snowfall rate water equivalent
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 56 ;
	}
#Total snowfall rate
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 57 ;
	}
#Convective snowfall rate
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 58 ;
	}
#Large scale snowfall rate
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 59 ;
	}
#Water equivalent of accumulated snow depth
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Total column integrated water vapour
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 64 ;
	}
#Rain precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 65 ;
	}
#Snow precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 66 ;
	}
#Freezing rain precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 67 ;
	}
#Ice pellets precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 68 ;
	}
#Momentum flux, u component
'N m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	}
#Momentum flux, v component
'N m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 18 ;
	}
#Maximum wind speed
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 21 ;
	}
#Wind speed (gust)
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	}
#u-component of wind (gust)
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 23 ;
	}
#v-component of wind (gust)
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 24 ;
	}
#Vertical speed shear
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 25 ;
	}
#Horizontal momentum flux
'N m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 26 ;
	}
#U-component storm motion
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 27 ;
	}
#V-component storm motion
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 28 ;
	}
#Drag coefficient
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 29 ;
	}
#Frictional velocity
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 30 ;
	}
#Pressure reduced to MSL
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Geometric height
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Altimeter setting
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Thickness
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Pressure altitude
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Density altitude
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#5-wave geopotential height
'gpm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Zonal flux of gravity wave stress
'N m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Meridional flux of gravity wave stress
'N m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	}
#Planetary boundary layer height
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 18 ;
	}
#5-wave geopotential height anomaly
'gpm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 19 ;
	}
#Standard deviation of sub-grid scale orography
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 20 ;
	}
#Net short-wave radiation flux (top of atmosphere)
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Downward short-wave radiation flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Upward short-wave radiation flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Net short wave radiation flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Photosynthetically active radiation
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Net short-wave radiation flux, clear sky
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Downward UV radiation
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#UV index (under clear sky)
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 50 ;
	}
#UV index 
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 51 ;
	}
#Net long wave radiation flux (surface)
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Net long wave radiation flux (top of atmosphere)
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Downward long-wave radiation flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Upward long-wave radiation flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Net long wave radiation flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Net long-wave radiation flux, clear sky
'W m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 5 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Cloud Ice
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Cloud water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Cloud amount
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Cloud type
'code table (4.203)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Thunderstorm maximum tops
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Thunderstorm coverage
'code table (4.204)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Cloud base
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Cloud top
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Ceiling
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Non-convective cloud cover
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Cloud work function
'J kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Convective cloud efficiency
'Proportion' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Total condensate
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	}
#Total column-integrated cloud water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 18 ;
	}
#Total column-integrated cloud ice
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 19 ;
	}
#Total column-integrated condensate
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 20 ;
	}
#Ice fraction of total condensate
'Proportion' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 21 ;
	}
#Cloud ice mixing ratio
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 23 ;
	}
#Sunshine
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 24 ;
	}
#Horizontal extent of cumulonimbus (CB)
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 25 ;
	}
#K index
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#KO index
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Total totals index
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Sweat index
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Storm relative helicity
'J kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Energy helicity index
'Numeric' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Surface lifted index
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Best (4-layer) lifted index
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Aerosol type
'code table (4.205)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 13 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Total ozone
'Dobson' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 14 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Total column integrated ozone
'Dobson' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 14 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Base spectrum width
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Base reflectivity
'dB' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Base radial velocity
'm s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Vertically-integrated liquid
'kg m**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Layer-maximum base reflectivity
'dB' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Precipitation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Air concentration of Caesium 137
'Bq m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Air concentration of Iodine 131
'Bq m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Air concentration of radioactive pollutant
'Bq m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Ground deposition of Caesium 137
'Bq m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Ground deposition of Iodine 131
'Bq m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Ground deposition of radioactive pollutant
'Bq m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Time-integrated air concentration of caesium pollutant
'Bq s m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Time-integrated air concentration of iodine pollutant
'Bq s m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Time-integrated air concentration of radioactive pollutant
'Bq s m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 18 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Volcanic ash
'code table (4.206)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Icing top
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Icing base
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Icing
'code table (4.207)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Turbulence top
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Turbulence base
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Turbulence
'code table (4.208)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Turbulent kinetic energy
'J kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Planetary boundary layer regime
'code table (4.209)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Contrail intensity
'code table (4.210)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Contrail engine type
'code table (4.211)' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Contrail top
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Contrail base
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Maximum snow albedo
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	}
#Snow free albedo
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 18 ;
	}
#Icing
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 20 ;
	}
#In-cloud turbulence
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 21 ;
	}
#Clear air turbulence (CAT)
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	}
#Supercooled large droplet probability (see Note 4)
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 23 ;
	}
#Arbitrary text string
'CCITTIA5' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 190 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Seconds prior to initial reference time (defined in Section 1)
's' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 191 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Flash flood guidance (Encoded as an accumulation over a floating subinterval of time between the ref
'kg m**-2' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Flash flood runoff (Encoded as an accumulation over a floating subinterval of time)
'kg m**-2' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Remotely sensed snow cover
'(code table 4.215)' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Elevation of snow covered terrain
'(code table 4.216)' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Snow water equivalent percent of normal
'%' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Baseflow-groundwater runoff
'kg m**-2' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Storm surface runoff
'kg m**-2' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Conditional percent precipitation amount fractile for an overall period (Encoded as an accumulation)
'kg m**-2' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Percent precipitation in a sub-period of an overall period (Encoded as per cent accumulation over th
'%' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Probability of 0.01 inch of precipitation (POP)
'%' = {
	 discipline = 1 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Land cover (1=land, 0=sea)
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Vegetation
'%' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Water runoff
'kg m**-2' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Evapotranspiration
'kg**-2 s**-1' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Model terrain height
'm' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Land use
'code table (4.212)' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Volumetric soil moisture content
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Ground heat flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Moisture availability
'%' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Exchange coefficient
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Plant canopy surface water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Blackadar mixing length scale
'm' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Canopy conductance
'm s**-1' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Minimal stomatal resistance
's m**-1' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Solar parameter in canopy conductance
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 18 ;
	}
#Temperature parameter in canopy conductance
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 19 ;
	}
#Soil moisture parameter in canopy conductance
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 20 ;
	}
#Humidity parameter in canopy conductance
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 21 ;
	}
#Column-integrated soil water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 23 ;
	}
#Heat flux
'W m**-2' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 24 ;
	}
#Volumetric soil moisture
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 25 ;
	}
#Volumetric wilting point
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 27 ;
	}
#Upper layer soil temperature
'K' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Upper layer soil moisture
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Lower layer soil moisture
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Bottom layer soil temperature
'K' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Liquid volumetric soil moisture (non-frozen)
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Number of soil layers in root zone
'Numeric' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Transpiration stress-onset (soil moisture)
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Direct evaporation cease (soil moisture)
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Soil porosity
'Proportion' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Liquid volumetric soil moisture (non-frozen)
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Volumetric transpiration stress-onset (soil moisture)
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Transpiration stress-onset (soil moisture)
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Volumetric direct evaporation cease (soil moisture)
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Direct evaporation cease (soil moisture)
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 14 ;
	}
#Soil porosity
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Volumetric saturation of soil moisture
'm**3 m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Saturation of soil moisture
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 17 ;
	}
#Estimated precipitation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Instantaneous rain rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Cloud top height
'm' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Cloud top height quality indicator
'Code table 4.219' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Estimated u component of wind 
'm s**-1' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Estimated v component of wind
'm s**-1' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Number of pixels used
'Numeric' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Solar zenith angle
'Degree' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Relative azimuth angle
'Degree' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Reflectance in 0.6 micron channel
'%' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Reflectance in 0.8 micron channel
'%' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Reflectance in 1.6 micron channel
'%' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Reflectance in 3.9 micron channel
'%' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Atmospheric divergence
's**-1' = {
	 discipline = 3 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Direction of wind waves
'Degree true' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Primary wave direction
'Degree true' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Primary wave mean period
's' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Secondary wave mean period
's' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 13 ;
	}
#Current direction
'Degree true' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Current speed
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Ice cover
'Proportion' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Ice temperature
'K' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Deviation of sea level from mean
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Seconds prior to initial reference time (defined in Section 1)
's' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 191 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Albedo
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Pressure tendency
'Pa s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#ICAO Standard Atmosphere reference height
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Geometrical height
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Standard deviation of height
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Virtual potential temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Maximum temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#Minimum temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Dew point temperature
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Lapse rate
'K s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Visibility
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Radar spectra (1)
'~' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Radar spectra (2)
'~' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Radar spectra (3)
'~' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 15 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Parcel lifted index (to 500 hPa)
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Temperature anomaly
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Pressure anomaly
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Geopotential height anomaly
'gpm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Wave spectra (1)
'~' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Wave spectra (2)
'~' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Wave spectra (3)
'~' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Montgomery stream Function
'm**2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Sigma coordinate vertical velocity
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Absolute vorticity
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Absolute divergence
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 11 ;
	}
#Vertical u-component shear
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 15 ;
	}
#Vertical v-component shear
's**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#U-component of current 
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#V-component of current 
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Precipitable water
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Saturation deficit
'Pa' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Precipitation rate
'kg m**-2 s**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Thunderstorm probability
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Convective precipitation (water)
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Mixed layer depth
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 19 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Transient thermocline depth
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Main thermocline depth
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Main thermocline anomaly
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Best lifted index (to 500 hPa)
'K' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Water temperature
'K' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Soil moisture content
'kg m**-2' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Salinity
'kg kg**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Density
'kg m**-3' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 10 ;
	}
#Ice thickness
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	}
#Direction of ice drift
'Degree true' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	}
#Speed of ice drift
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#U-component of ice drift
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 4 ;
	}
#V-component of ice drift
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Ice growth rate
'm s**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Ice divergence
's**-1' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Snow melt
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 16 ;
	}
#Significant height of wind waves
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Mean period of wind waves
's' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Direction of swell waves
'Degree true' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	}
#Significant height of swell waves
'm' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 8 ;
	}
#Mean period of swell waves
's' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 9 ;
	}
#Secondary wave direction
'Degree true' = {
	 discipline = 10 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	}
#Net short-wave radiation flux (surface)
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 0 ;
	}
#Global radiation flux
'J m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 3 ;
	}
#Radiance (with respect to wave number)
'W m**-1 sr**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	}
#Radiance (with respect to wave length)
'W m**-1 sr**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 4 ;
	 parameterNumber = 6 ;
	}
#Wind mixing energy
'J' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 19 ;
	}
#10 metre Wind gust of at least 15 m/s
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 15 ;
	 probabilityType = 3 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	}
#10 metre Wind gust of at least 20 m/s
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 2 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 2 ;
	 scaleFactorOfLowerLimit = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 103 ;
	 scaledValueOfLowerLimit = 25 ;
	 probabilityType = 3 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 10 ;
	 productDefinitionTemplateNumber = 9 ;
	}
#Convective inhibition
'J kg**-1' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 7 ;
	 parameterNumber = 7 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 8 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Orography
'm' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 5 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Soil Moisture
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 22 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = 2 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 106 ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 106 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#Soil Temperature
'K' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 2 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 106 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = 2 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 106 ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#Snow depth water equivalent
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 60 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Snow Fall water equivalent
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 53 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	}
#Total Cloud Cover
'%' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 6 ;
	 parameterNumber = 1 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 8 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
	}
#Field capacity
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 3 ;
	 parameterNumber = 12 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 106 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = 2 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 106 ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	}
#Wilting point
'kg m**-3' = {
	 discipline = 2 ;
	 parameterCategory = 0 ;
	 parameterNumber = 26 ;
	 typeOfSecondFixedSurface = 106 ;
	 scaledValueOfSecondFixedSurface = 2 ;
	 scaleFactorOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 scaleFactorOfSecondFixedSurface = 1 ;
	 scaledValueOfFirstFixedSurface = 0 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 106 ;
	}
#Total Precipitation
'kg m**-2' = {
	 discipline = 0 ;
	 parameterCategory = 1 ;
	 parameterNumber = 52 ;
	 typeOfStatisticalProcessing = 1 ;
	 typeOfFirstFixedSurface = 1 ;
}
