suite para
  family transfer
    edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% ibmsp'
    edit PROJ 'MIRROR'
    family rdhpcs
      defstatus complete
      edit ECF_SCRIPT_CMD '/ecf/ecfnets/scripts/transfer/rdhpcs.ecf.sh %ECF_NAME% %SYSTEM_PHASE:%'
      family gdas
        defstatus complete
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        task gdas
          label l ""
          cron 01:31 19:31 06:00
        task nwges
          label l ""
          cron 01:32 19:32 06:00
      endfamily
      family gfs
        defstatus complete
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        task gfs
          label l ""
          cron 00:00 23:00 01:00
        task nawips
          label l ""
          cron 05:10 23:10 06:00
      endfamily
    endfamily
    family wcoss_1
      edit ECF_SCRIPT_CMD '/ecf/ecfnets/scripts/transfer/wcoss.ecf.sh %ECF_NAME% %SYSTEM_PHASE:%'
      family nam
        defstatus complete
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/nam/para:/com2/nawips/para'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% ibmsp'
        edit PACKAGE 'nam'
        task nwgesnam1
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:41
          cron 01:34
          cron 04:23 22:23 06:00
          cron 04:43 22:43 06:00
          cron 05:04 23:04 06:00
          cron 05:45 23:45 06:00
          cron 06:41 18:41 06:00
          cron 07:34 19:34 06:00
        task nwgesnam2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:49
          cron 01:40 19:40 06:00
          cron 04:07 22:07 06:00
          cron 04:31 22:31 06:00
          cron 04:51 22:51 06:00
          cron 05:12 23:12 06:00
          cron 05:53 23:53 06:00
          cron 06:49 18:49 06:00
          cron 07:40 19:40 06:00
        task nwgesnam3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:34
          cron 00:49
          cron 01:28
          cron 04:16 22:16 06:00
          cron 04:36 22:36 06:00
          cron 04:56 22:56 06:00
          cron 05:11 23:11 06:00
          cron 05:38 23:38 06:00
          cron 05:52 23:52 06:00
          cron 06:34 18:34 06:00
          cron 06:49 18:49 06:00
          cron 07:28 19:28 06:00
        task nwgesnam4
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:35
          cron 00:55
          cron 01:27
          cron 02:45
          cron 03:49 21:49 06:00
          cron 04:10 22:10 06:00
          cron 04:28 22:28 06:00
          cron 04:50 22:50 06:00
          cron 05:10 23:10 06:00
          cron 05:50 23:50 06:00
          cron 06:35 18:35 06:00
          cron 06:55 18:55 06:00
          cron 07:27 19:27 06:00
          cron 08:45 20:45 06:00
          cron 01:34 19:34 06:00
          cron 01:50 19:50 06:00
        task nam1
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:52
          cron 01:08 04:10 00:02
          cron 04:52 06:52 01:00
          cron 07:08 10:10 00:02
          cron 10:52 12:52 01:00
          cron 13:08 16:10 00:02
          cron 16:52 18:52 01:00
          cron 19:08 22:10 00:02
          cron 22:48 23:48 01:00
        task nam2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:05 01:05 01:00
          cron 01:30 03:10 00:05
          cron 04:05 07:05 01:00
          cron 07:30 09:10 00:05
          cron 10:05 13:05 01:00
          cron 13:30 15:10 00:05
          cron 16:05 19:05 01:00
          cron 19:30 22:10 00:05
          cron 23:05 23:45 00:30
        task nam3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:23 03:28 00:05
          cron 03:53 06:53 01:00
          cron 07:23 09:28 00:05
          cron 09:53 12:53 01:00
          cron 13:23 15:28 00:05
          cron 15:53 18:53 01:00
          cron 19:23 21:28 00:05
          cron 21:53 23:53 01:00
        task nam4
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:23 03:28 00:05
          cron 03:53 06:53 01:00
          cron 07:23 09:28 00:05
          cron 09:53 12:53 01:00
          cron 13:23 15:28 00:05
          cron 15:53 18:53 01:00
          cron 19:23 21:28 00:05
          cron 21:53 23:53 01:00
        task nam5
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:23 03:28 00:05
          cron 03:53 06:53 01:00
          cron 07:23 09:28 00:05
          cron 09:53 12:53 01:00
          cron 13:23 15:28 00:05
          cron 15:53 18:53 01:00
          cron 19:23 21:28 00:05
          cron 21:53 23:53 01:00
        task nam6
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:23 03:28 00:05
          cron 03:53 06:53 01:00
          cron 07:23 09:28 00:05
          cron 09:53 12:53 01:00
          cron 13:23 15:28 00:05
          cron 15:53 18:53 01:00
          cron 19:23 21:28 00:05
          cron 21:53 23:53 01:00
        task nam7
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:23 03:28 00:05
          cron 03:53 06:53 01:00
          cron 07:23 09:28 00:05
          cron 09:53 12:53 01:00
          cron 13:23 15:28 00:05
          cron 15:53 18:53 01:00
          cron 19:23 21:28 00:05
          cron 21:53 23:53 01:00
        task nam8
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:23 03:28 00:05
          cron 03:53 06:53 01:00
          cron 07:23 09:28 00:05
          cron 09:53 12:53 01:00
          cron 13:23 15:28 00:05
          cron 15:53 18:53 01:00
          cron 19:23 21:28 00:05
          cron 21:53 23:53 01:00
        task nam9
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:05 01:20 00:05
          cron 03:45 07:20 00:05
          cron 09:45 13:20 00:05
          cron 15:45 19:20 00:05
          cron 21:45 23:55 00:05
          cron 01:30 03:30 00:30
          cron 07:30 09:30 00:30
          cron 13:30 15:30 00:30
          cron 19:30 21:30 00:30
        task nam_switch1
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:45 23:45 01:00
        task nam_switch2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:58 23:58 01:00
        task nam_switch3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:58 23:58 01:00
        task nam_switch4
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:58 23:58 01:00
        task nam_nawips
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 01:40 03:10 00:05
          cron 04:05 07:05 01:00
          cron 07:40 09:10 00:05
          cron 10:05 13:05 01:00
          cron 13:40 15:10 00:05
          cron 16:05 19:05 01:00
          cron 19:40 22:10 00:05
          cron 23:05 23:45 00:30
        task nammos
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 02:43 03:10 00:05
          cron 03:35 08:35 01:00
          cron 08:43 09:10 00:05
          cron 09:35 14:35 01:00
          cron 14:43 15:10 00:05
          cron 15:35 20:35 01:00
          cron 20:43 21:10 00:05
          cron 21:10 23:59 00:05
      endfamily
      family gdas
        defstatus complete
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit PACKAGE 'gdas'
        edit RSYNC_OPTIONS '"--archive --compress"'
        edit COMPATH '/comhps/gfs/para'
        edit ECF_TRIES '5'
        task nwges
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:24 01:34 00:05
          cron 02:20 05:20 01:00
          cron 06:24 07:34 00:05
          cron 08:20 11:20 01:00
          cron 12:24 13:34 00:05
          cron 14:20 17:20 01:00
          cron 18:24 19:34 00:05
          cron 20:20 23:20 01:00
        task gdas
          edit CPUS '2'
          edit COMPATH '/comhps/gfs/para:/comhps/nawips/para:/com/realtime/para:/com/arch/para/syndat:/com2/arch/para/VOS'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 01:32 00:05
          cron 02:43 03:43 01:00
          cron 04:57 07:32 00:05
          cron 08:43 09:43 01:00
          cron 10:57 13:32 00:05
          cron 14:43 15:43 01:00
          cron 16:57 19:32 00:05
          cron 20:43 21:43 01:00
          cron 22:57 23:57 00:05
        task nawips
          edit CPUS '2'
          edit COMPATH '/comhps/nawips/para'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 01:32 00:05
          cron 02:43 03:43 01:00
          cron 04:57 07:32 00:05
          cron 08:43 09:43 01:00
          cron 10:57 13:32 00:05
          cron 14:43 15:43 01:00
          cron 16:57 19:32 00:05
          cron 20:43 21:43 01:00
          cron 22:57 23:57 00:05
        task misc
          edit COMPATH '/comhps/gfs/para:/comhps/nawips/para:/com/realtime/para:/com/arch/para/syndat:/com2/arch/para/VOS'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 01:32 00:05
          cron 02:43 03:43 01:00
          cron 04:57 07:32 00:05
          cron 08:43 09:43 01:00
          cron 10:57 13:32 00:05
          cron 14:43 15:43 01:00
          cron 16:57 19:32 00:05
          cron 20:43 21:43 01:00
          cron 22:57 23:57 00:05
          cron 22:58 23:58 00:05
        family 00z
          task enkf_1
            edit CPUS '2'
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 03:41 01:00
            cron 04:57 09:32 00:05
            cron 09:41 21:41 01:00
          task enkf_2
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 03:42 01:00
            cron 04:58 09:32 00:05
            cron 09:42 23:42 01:00
          task enkf_3
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 03:42 01:00
            cron 04:59 09:32 00:05
            cron 09:43 23:42 01:00
          task enkf_4
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 03:42 01:00
            cron 04:57 09:32 00:05
            cron 09:41 23:42 01:00
          task enkf_5
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 03:42 01:00
            cron 04:58 09:32 00:05
            cron 09:42 23:42 01:00
          task enkf_6
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 03:42 01:00
            cron 04:59 09:32 00:05
            cron 09:43 23:42 01:00
          task enkf_7
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 03:42 01:00
            cron 04:57 09:32 00:05
            cron 09:41 23:42 01:00
          task enkf_8
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 03:42 01:00
            cron 04:58 09:32 00:05
            cron 09:42 23:42 01:00
          task enkf_9
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 03:42 01:00
            cron 04:59 09:32 00:05
            cron 09:43 23:42 01:00
          task enkf_10
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 03:42 01:00
            cron 04:57 09:32 00:05
            cron 09:41 23:42 01:00
          task enkf_11
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 03:42 01:00
            cron 04:58 09:32 00:05
            cron 09:42 23:42 01:00
          task enkf_12
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 03:42 01:00
            cron 04:59 09:32 00:05
            cron 09:43 23:42 01:00
          task enkf_13
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 03:42 01:00
            cron 04:57 09:32 00:05
            cron 09:41 23:42 01:00
          task enkf_14
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 03:42 01:00
            cron 04:57 09:32 00:05
            cron 09:41 23:42 01:00
        endfamily
        family 06z
          task enkf_1
            edit CPUS '2'
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 09:43 01:00
            cron 10:57 15:32 00:05
            cron 15:41 23:43 01:00
          task enkf_2
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 09:44 01:00
            cron 10:58 15:32 00:05
            cron 15:42 23:44 01:00
          task enkf_3
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 09:44 01:00
            cron 10:59 15:32 00:05
            cron 15:43 23:44 01:00
          task enkf_4
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:44 09:44 01:00
            cron 10:57 15:32 00:05
            cron 15:44 23:44 01:00
          task enkf_5
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 09:44 01:00
            cron 10:58 15:32 00:05
            cron 15:43 23:44 01:00
          task enkf_6
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 09:44 01:00
            cron 10:59 15:32 00:05
            cron 15:42 23:44 01:00
          task enkf_7
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:41 09:44 01:00
            cron 10:57 15:32 00:05
            cron 15:41 23:44 01:00
          task enkf_8
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 09:44 01:00
            cron 10:58 15:32 00:05
            cron 15:42 23:44 01:00
          task enkf_9
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 09:44 01:00
            cron 10:59 15:32 00:05
            cron 15:43 23:44 01:00
          task enkf_10
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:44 09:44 01:00
            cron 10:57 15:32 00:05
            cron 15:44 23:44 01:00
          task enkf_11
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:43 09:44 01:00
            cron 10:58 15:32 00:05
            cron 15:43 23:44 01:00
          task enkf_12
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:42 09:44 01:00
            cron 10:59 15:32 00:05
            cron 15:42 23:44 01:00
          task enkf_13
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:44 09:44 01:00
            cron 10:57 15:32 00:05
            cron 15:44 23:44 01:00
          task enkf_14
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:44 09:44 01:00
            cron 10:57 15:32 00:05
            cron 15:44 23:44 01:00
        endfamily
        family 12z
          task enkf_1
            edit CPUS '2'
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:45 15:45 01:00
            cron 16:57 21:32 00:05
            cron 21:45 23:45 01:00
          task enkf_2
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:58 21:32 00:05
            cron 21:46 23:46 01:00
          task enkf_3
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:59 21:32 00:05
            cron 21:47 23:46 01:00
          task enkf_4
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:47 15:46 01:00
            cron 16:57 21:32 00:05
            cron 21:47 23:46 01:00
          task enkf_5
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:47 15:46 01:00
            cron 16:58 21:32 00:05
            cron 21:47 23:46 01:00
          task enkf_6
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:48 15:46 01:00
            cron 16:59 21:32 00:05
            cron 21:48 23:46 01:00
          task enkf_7
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:48 15:46 01:00
            cron 16:57 21:32 00:05
            cron 21:48 23:46 01:00
          task enkf_8
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:48 15:46 01:00
            cron 16:58 21:32 00:05
            cron 21:48 23:46 01:00
          task enkf_9
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:49 15:46 01:00
            cron 16:59 21:32 00:05
            cron 21:49 23:46 01:00
          task enkf_10
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:57 21:32 00:05
            cron 21:46 23:46 01:00
          task enkf_11
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:58 21:32 00:05
            cron 21:46 23:46 01:00
          task enkf_12
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:59 21:32 00:05
            cron 21:46 23:46 01:00
          task enkf_13
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:57 21:32 00:05
            cron 21:46 23:46 01:00
          task enkf_14
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:46 15:46 01:00
            cron 16:57 21:32 00:05
            cron 21:46 23:46 01:00
        endfamily
        family 18z
          task enkf_1
            edit CPUS '2'
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:02 03:32 00:05
            cron 03:47 21:47 01:00
            cron 22:57 23:57 00:05
          task enkf_2
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:03 03:32 00:05
            cron 03:48 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_3
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:04 03:32 00:05
            cron 03:48 21:48 01:00
            cron 22:59 23:58 00:05
          task enkf_4
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:03 03:32 00:05
            cron 03:47 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_5
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:04 03:32 00:05
            cron 03:47 21:48 01:00
            cron 22:59 23:58 00:05
          task enkf_6
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:03 03:32 00:05
            cron 03:47 21:48 01:00
            cron 22:57 23:58 00:05
          task enkf_7
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:04 03:32 00:05
            cron 03:49 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_8
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:05 03:32 00:05
            cron 03:49 21:48 01:00
            cron 22:59 23:58 00:05
          task enkf_9
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:03 03:32 00:05
            cron 03:46 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_10
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:04 03:32 00:05
            cron 03:47 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_11
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:05 03:32 00:05
            cron 03:48 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_12
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:03 03:32 00:05
            cron 03:46 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_13
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:04 03:32 00:05
            cron 03:47 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
          task enkf_14
            label l ""
            meter P 0 100 100
            cron 00:04 03:32 00:05
            cron 03:47 21:48 01:00
            cron 22:58 23:58 00:05
        endfamily
      endfamily
      family gfs
        defstatus complete
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit RSYNC_OPTIONS '"--archive --compress"'
        edit COMPATH '/comhps/gfs/para'
        edit PACKAGE 'gfs'
        edit ECF_TRIES '5'
        task nwges
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 03:21 05:15 00:05
          cron 05:45 08:45 01:00
          cron 09:20 11:15 00:05
          cron 11:45 14:45 01:00
          cron 15:20 17:15 00:05
          cron 17:45 20:45 01:00
          cron 21:20 23:15 00:05
          cron 23:40
        task gfs_1
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:35 01:35 01:00
          cron 02:41 05:57 00:07
          cron 06:35 07:35 01:00
          cron 08:41 11:57 00:07
          cron 12:35 13:35 01:00
          cron 14:41 17:57 00:07
          cron 18:35 19:35 01:00
          cron 20:41 23:57 00:07
        task gfs_2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:36 01:36 01:00
          cron 02:42 05:58 00:07
          cron 06:36 07:36 01:00
          cron 08:42 11:58 00:07
          cron 12:36 13:36 01:00
          cron 14:42 17:58 00:07
          cron 18:36 19:36 01:00
          cron 20:42 23:58 00:07
        task gfs_3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:37 01:37 01:00
          cron 02:43 05:59 00:07
          cron 06:37 07:37 01:00
          cron 08:43 11:59 00:07
          cron 12:37 13:37 01:00
          cron 14:43 17:59 00:07
          cron 18:37 19:37 01:00
          cron 20:43 23:59 00:07
        task gfs_4
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:00
          cron 00:38 01:38 01:00
          cron 02:44 06:00 00:07
          cron 06:38 07:38 01:00
          cron 08:44 12:00 00:07
          cron 12:38 13:38 01:00
          cron 14:44 18:00 00:07
          cron 18:38 19:38 01:00
          cron 20:44 23:53 00:07
        task gfs_5
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01
          cron 00:39 01:39 01:00
          cron 02:45 06:01 00:07
          cron 06:39 07:39 01:00
          cron 08:45 12:01 00:07
          cron 12:39 13:39 01:00
          cron 14:45 18:01 00:07
          cron 18:39 19:39 01:00
          cron 20:45 23:54 00:07
        task gfs_6
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02
          cron 00:40 01:40 01:00
          cron 02:46 06:02 00:07
          cron 06:40 07:40 01:00
          cron 08:46 12:02 00:07
          cron 12:40 13:40 01:00
          cron 14:46 18:02 00:07
          cron 18:40 19:40 01:00
          cron 20:46 23:55 00:07
        task gfs_7
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03
          cron 00:41 01:41 01:00
          cron 02:47 06:03 00:07
          cron 06:41 07:41 01:00
          cron 08:47 12:03 00:07
          cron 12:41 13:41 01:00
          cron 14:47 18:03 00:07
          cron 18:41 19:41 01:00
          cron 20:47 23:56 00:07
        task gfs_8
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03
          cron 00:41 01:41 01:00
          cron 02:47 06:03 00:07
          cron 06:41 07:41 01:00
          cron 08:47 12:03 00:07
          cron 12:41 13:41 01:00
          cron 14:47 18:03 00:07
          cron 18:41 19:41 01:00
          cron 20:47 23:56 00:07
        task gfs_9
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:12
          cron 00:41 01:41 01:00
          cron 02:47 06:03 00:07
          cron 06:41 07:41 01:00
          cron 08:47 12:03 00:07
          cron 12:41 13:41 01:00
          cron 14:47 18:03 00:07
          cron 18:41 19:41 01:00
          cron 20:47 23:56 00:07
        task misc
          edit COMPATH '/comhps/gfs/para:/com/realtime/para'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:05 00:40 00:10
          cron 01:48
          cron 02:55 03:05 00:10
          cron 03:28 05:58 00:05
          cron 06:50 07:50 01:00
          cron 08:55 09:20 00:10
          cron 09:30 12:00 00:05
          cron 12:40 14:40 01:00
          cron 15:28 17:58 00:05
          cron 18:30 20:30 01:00
          cron 21:28 23:58 00:05
        task nawips
          edit COMPATH '/comhps/nawips/para'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:05 00:40 00:10
          cron 01:48
          cron 02:55 03:05 00:10
          cron 03:28 05:58 00:05
          cron 06:50 07:50 01:00
          cron 08:55 09:20 00:10
          cron 09:30 12:00 00:05
          cron 12:40 14:40 01:00
          cron 15:28 17:58 00:05
          cron 18:30 20:30 01:00
          cron 21:28 23:58 00:05
      endfamily
      task mag_eval
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/mag'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:01 23:51 00:10
      family nhc
        defstatus complete
        edit COMPATH '/comhps/nhc'
        edit PACKAGE 'nhc_guidance'
        task storm_data
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01 23:59 00:05
        task gfs_PACK
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01 02:55 00:30
          cron 03:01 03:56 00:05
          cron 04:01 08:59 00:30
          cron 09:01 09:56 00:05
          cron 10:01 14:59 00:30
          cron 15:01 15:56 00:05
          cron 16:01 20:59 00:30
          cron 21:01 21:56 00:05
          cron 22:01 23:59 00:30
      endfamily
      task psurge
        defstatus complete
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit PACKAGE 'psurge'
        edit COMPATH '/comhps/psurge'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 03:30 05:00 00:15
        cron 09:30 11:00 00:15
        cron 15:30 17:00 00:15
        cron 21:30 23:00 00:15
      family hur
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        task hmon_1
          defstatus complete
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          edit PACKAGE 'hmon'
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 03:39 06:19 00:10
          cron 06:33 08:33 01:00
          cron 09:39 12:19 00:10
          cron 12:33 14:33 01:00
          cron 15:39 18:19 00:10
          cron 18:33 20:33 01:00
          cron 21:39 23:59 00:10
        task hmon_2
          defstatus complete
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          edit PACKAGE 'hmon'
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 03:39 06:19 00:10
          cron 06:33 08:33 01:00
          cron 09:39 12:19 00:10
          cron 12:33 14:33 01:00
          cron 15:39 18:19 00:10
          cron 18:33 20:33 01:00
          cron 21:39 23:59 00:10
        task hwrf_1
          defstatus complete
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          edit PACKAGE 'hwrf'
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          edit COMPATH '/gpfs/hps/nco/ops/com/hur/para/inphwrf'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 03:39 06:19 00:10
          cron 06:33 08:33 01:00
          cron 09:39 12:19 00:10
          cron 12:33 14:33 01:00
          cron 15:39 18:19 00:10
          cron 18:33 20:33 01:00
          cron 21:39 23:59 00:10
        task hwrf_2
          defstatus complete
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          edit PACKAGE 'hwrf'
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 03:39 06:19 00:10
          cron 06:33 08:33 01:00
          cron 09:39 12:19 00:10
          cron 12:33 14:33 01:00
          cron 15:39 18:19 00:10
          cron 18:33 20:33 01:00
          cron 21:39 23:59 00:10
      endfamily
    endfamily
    family wcoss_2
      edit ECF_SCRIPT_CMD '/ecf/ecfnets/scripts/transfer/wcoss.ecf.sh %ECF_NAME% %SYSTEM_PHASE:%'
      family blend
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit PACKAGE 'blend'
        task blend_1
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01 23:45 00:16
        task blend_2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:55 00:08
        task blend_3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:13 23:57 00:16
        task blend_4
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01 23:59 00:02
      endfamily
      family nwps
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit PACKAGE 'nwps'
        task nwps_ofs
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:21 23:51 00:30
        task nwps
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:21 23:51 00:30
        task nwges
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:17 23:57 00:10
      endfamily
      task verf
        edit SYSTEM_PHASE 'p1'
        edit CPUS '2'
        edit COMPATH '/com/verf/para/'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 01:36 23:36 02:00
      task swmf
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit PACKAGE 'swmf'
        edit COMPATH '/comhps/swmf/para'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:01 23:59 00:02
      task pcpanl
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/pcpanl/para'
        edit PACKAGE 'pcpanl'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:07 23:47 00:20
      task rap_smartinit
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/rap/para'
        edit CPUS '1'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:05 23:53 00:06
      task hrrr_smartinit
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/hrrr/para'
        edit CPUS '1'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:00 23:54 00:06
      task nam_smartinit
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/nam/para'
        edit CPUS '1'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:52
        cron 01:08 04:10 00:02
        cron 04:52 06:52 01:00
        cron 07:08 10:10 00:02
        cron 10:52 12:52 01:00
        cron 13:08 16:10 00:02
        cron 16:52 18:52 01:00
        cron 19:08 22:10 00:02
        cron 22:48 23:48 01:00
      task urma
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit PACKAGE 'urma'
        edit COMPATH '/com2/urma/para:/com2/nawips/para:/com2/arch/para'
        edit CPUS '2'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:03 23:57 00:06
      family rtma
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit PACKAGE 'rtma'
        edit COMPATH '/com2/rtma/para:/com2/nawips/para'
        task nwges
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01 23:46 00:15
        task rtma
          edit COMPATH '/com2/rtma/para:/com2/nawips/para:/com2/arch/para'
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:58 00:05
        task rtma_ru1
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:58 00:05
        task rtma_ru2
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:58 00:05
        task rtma_ru3
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:58 00:05
        task rtma_ru4
          edit CPUS '2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:58 00:05
      endfamily
      family hiresw
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit COMPATH '/gpfs/hps/nco/ops/com/hiresw/para/hiresw:/gpfs/hps/nco/ops/com/nawips/para/hiresw'
        task hiresw1
          edit PACKAGE 'hiresw'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:10 01:15 01:00
          cron 01:20 03:15 00:12
          cron 03:30 07:15 01:00
          cron 07:20 09:15 00:12
          cron 09:30 13:15 01:00
          cron 13:20 15:15 00:12
          cron 15:30 19:15 01:00
          cron 19:20 23:59 00:12
        task hiresw2
          edit PACKAGE 'hiresw'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:10 01:15 01:00
          cron 01:20 03:15 00:12
          cron 03:30 07:15 01:00
          cron 07:20 09:15 00:12
          cron 09:30 13:15 01:00
          cron 13:20 15:15 00:12
          cron 15:30 19:15 01:00
          cron 19:20 23:59 00:12
        task hiresw3
          edit PACKAGE 'hiresw'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:10 01:15 01:00
          cron 01:20 03:15 00:12
          cron 03:30 07:15 01:00
          cron 07:20 09:15 00:12
          cron 09:30 13:15 01:00
          cron 13:20 15:15 00:12
          cron 15:30 19:15 01:00
          cron 19:20 23:59 00:12
        task hiresw4
          edit PACKAGE 'hiresw'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:10 01:15 01:00
          cron 01:20 03:15 00:12
          cron 03:30 07:15 01:00
          cron 07:20 09:15 00:12
          cron 09:30 13:15 01:00
          cron 13:20 15:15 00:12
          cron 15:30 19:15 01:00
          cron 19:20 23:59 00:12
      endfamily
      task href
        edit PACKAGE 'href'
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit COMPATH '/gpfs/hps/nco/ops/com/hiresw/para/href:/gpfs/hps/nco/ops/com/nawips/para/href'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:00 02:20 01:00
        cron 02:30 04:20 00:06
        cron 04:30 08:20 01:00
        cron 08:30 10:00 00:06
        cron 10:10 14:20 01:00
        cron 14:30 16:20 00:06
        cron 16:30 20:20 01:00
        cron 20:30 22:00 00:06
        cron 22:10 23:30 01:00
      task gfsmos
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit PACKAGE 'gfsmos'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 02:44 05:59 00:05
        cron 06:35 07:35 01:00
        cron 08:41 11:56 00:05
        cron 12:35 13:35 01:00
        cron 14:41 17:56 00:05
        cron 18:35 19:35 01:00
        cron 20:41 23:56 00:05
      task etss
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit COMPATH '/gpfs/hps/nco/ops/com/etss:/gpfs/hps/nco/ops/com/nawips'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit PACKAGE 'etss'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:05 03:05 01:00
        cron 04:10 05:00 00:10
        cron 06:00 09:00 01:00
        cron 10:10 11:00 00:10
        cron 12:00 15:00 01:00
        cron 16:10 17:00 00:10
        cron 18:00 21:00 01:00
        cron 22:10 23:00 00:10
      task petss
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit COMPATH '/gpfs/hps/nco/ops/com/petss'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit PACKAGE 'petss'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:40 05:40 01:00
        cron 05:50 06:20 00:10
        cron 06:40 11:40 01:00
        cron 11:50 12:20 00:10
        cron 12:40 17:40 01:00
        cron 17:50 18:20 00:10
        cron 18:40 23:40 01:00
        cron 23:49 23:59 00:10
      family lmp
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% ibmsp'
        task lmp
          edit SYSTEM_PHASE 'p2'
          edit PACKAGE 'lmp'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 23:57 00:05
        task glmp
          edit SYSTEM_PHASE 'p2'
          edit CPUS '2'
          edit PACKAGE 'glmp'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 23:57 00:05
      endfamily
      family rtofs
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit COMPATH '/com2/rtofs/para'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% ibmsp'
        edit PACKAGE 'rtofs_glo'
        task nwgesrtofs
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 02:38 03:08 00:10
          cron 03:22 08:22 01:00
          cron 08:53 09:33 00:10
          cron 10:52 13:52 01:00
          cron 14:52 15:32 00:10
          cron 15:52 23:52 01:00
        task rtofs
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:46 06:26 00:05
          cron 06:52 07:52 01:00
          cron 08:28 12:38 00:05
          cron 12:52 14:52 01:00
          cron 14:28 17:58 00:05
          cron 18:52 23:52 01:00
      endfamily
      family nwm
        defstatus complete
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
        edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
        edit PACKAGE 'nwm'
        edit COMPATH '/comhps/nwm'
        task restart
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 23:50 00:12
        task nwm_1
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:51 00:12
        task nwm_2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:04 23:52 00:12
        task nwm_3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:05 23:53 00:12
        task nwges_1
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:06 23:54 00:12
        task nwges_2
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:07 23:55 00:12
        task nwges_3
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:08 23:56 00:12
      endfamily
      family output
        task p1
          edit SYSTEM_PHASE 'p1'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:03 23:57 00:06
        task p2
          edit SYSTEM_PHASE 'p2'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:01 23:58 00:03
        task xc40
          edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% xc40p'
          edit SYSTEM_PHASE 'xc40'
          label l ""
          meter P 0 100 100
          cron 00:02 23:59 00:03
      endfamily
      task nosofs
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% ibmsp'
        edit SYSTEM_PHASE 'p2'
        edit PACKAGE 'nosofs'
        edit COMPATH '/com2/nos'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:55
        cron 01:03 01:53 00:10
        cron 01:58 02:58 01:00
        cron 03:05 04:35 00:10
        cron 04:40 06:58 01:00
        cron 07:03 07:53 00:10
        cron 07:58 08:58 01:00
        cron 09:05 10:35 00:10
        cron 10:40 12:58 01:00
        cron 13:03 13:53 00:10
        cron 13:58 14:58 01:00
        cron 15:05 16:35 00:10
        cron 16:40 18:58 01:00
        cron 19:03 19:53 00:10
        cron 19:58 20:58 01:00
        cron 21:05 22:35 00:10
        cron 22:40 23:58 01:00
      task hourly
        edit SYSTEM_PHASE 'p1'
        edit COMPATH '/com2/gfs:/com/hourly:/com2/dump:/com2/nawips:/com/accounting:/com/realtime'
        edit ECF_JOB_CMD '/ecf/ecfutils/unixsubmit %ECF_JOB% %ECF_JOBOUT% ibmsp'
        label l ""
        meter P 0 100 100
        cron 00:07 23:57 00:05
    endfamily
  endfamily
endsuite

